Radar iraniani intercettano aerei a 400 km di distanza

Iran – Il viceministro della Difesa iraniano, Afshin Naderi Sharif, ha evidenziato domenica i grandi progressi del Paese nel settore della difesa aerea, affermando che i radar militari hanno bloccato un aereo da ricognizione ostile a una distanza di 400 chilometri.

Afshin Naderi Sharif ha affermato che le forze di difesa aerea iraniane hanno compiuto progressi così significativi negli ultimi anni che un oggetto aereo ostile non può entrare facilmente nello spazio aereo dell’Iran senza essere rilevato.

di Redazione

L'articolo Radar iraniani intercettano aerei a 400 km di distanza proviene da Il Faro sul Mondo.