Iran, apre il primo Smart Hospital

In Iran è stato aperto il primo Smart Hospital nella città di Orumiyeh (conosciuta anche come Urmia), nella provincia nord-occidentale di West Azarbaijan.

L’ospedale Milad Farda, con 300 posti letto, a Orumiyeh è stato ufficialmente messo in funzione come il primo ospedale intelligente dell’Iran nel corso di una cerimonia avvenuta la scorsa settimana alla presenza del vicepresidente iraniano per le Donne e la Famiglia, Massoumeh Ebtekar.

In un discorso alla cerimonia di apertura, Ebtekar ha dichiarato che il governo iraniano attribuisce un enorme significato alla salute e alle cure mediche, ed ha aggiunto che fare investimenti nei settori pertinenti per migliorare il campo della salute dell’Iran è tra le principali priorità del governo. Il funzionario iraniano ha anche sottolineato l’importante ruolo del settore privato in questo campo.

“L’istituzione dell’ospedale Milad Farda a Orumiyeh rivela le elevate capacità del settore privato e le benevole intenzioni degli investitori privati di migliorare le condizioni di salute di Orumiyeh”, ha osservato Ebtekar. Il vicepresidente ha anche fatto riferimento alle attrezzature all’avanguardia dell’ospedale Milad Farda ed ha affermato che i servizi unici offerti dall’ospedale possono svolgere un ruolo fondamentale nell’attrarre dall’estero un turismo “medico”. Ha invitato i funzionari provinciali a trarre il massimo vantaggio dalla capacità turistica dell’ospedale Milad Farda.

Come primo Smart Hospital in Iran, l’ospedale Milad Farda è stato costruito con un investimento di quasi 100 milioni di dollari. Secondo i funzionari del progetto Milad Farda, l’ospedale offre ai pazienti servizi di alto livello simili a quelli offerti dagli ospedali di Paesi sviluppati come l’Austria e la Corea del Sud e sicuramente, i servizi dell’ospedale Milad Farda sono nettamente migliori rispetto ai servizi degli ospedali degli Stati regionali.

Indubbiamente, l’uso di attrezzature avanzate negli ospedali intelligenti annuncia una nuova era nel settore sanitario. Dotati di apparecchiature intelligenti, compresi i sistemi elettronici e di telecomunicazione, gli Smart Hospital offrono i migliori servizi nel più breve tempo e stabiliscono una relazione a tutto campo tra il personale medico e i pazienti.

di Redazione

L'articolo Iran, apre il primo Smart Hospital proviene da Il Faro sul Mondo.