Valico di Rafah chiuso anche per 500 giorni di fila

Da ottobre 2015 il valico di Rafah, unico collegamento via terra della Striscia di Gaza col resto del mondo, è stato aperto solo 31 giorni, otto dei quali in un’unica direzione, 4 per far passare i pellegrini. I restanti giorni in cui Rafah è stato aperto è servito al trasporto di salme.

Il valico è stato chiuso anche per 500 giorni consecutivi causando un aggravamento della situazione umanitaria e sanitaria. 4.500 malati e sofferenti di Gaza devono attraversarlo per curarsi, alcuni di loro per non morire. Questa situazione ha portato a una carenza del 30% dei medicinali.

L’80% dei palestinesi di Gaza che hanno bisogno di cure le riceve da enti caritatevoli e organizzazioni internazionali.

Il coordinatore generale del Comitato per la fine dell’assedio israeliano su Gaza, Al-Batta, lancerà a giorni una campagna su Twitter per raccogliere consenso intorno alla necessità di fare pressioni su Israele e allentare la morsa sul valico di frontiera con l’Egitto.

di Redazione

L'articolo Valico di Rafah chiuso anche per 500 giorni di fila proviene da Il Faro sul Mondo.