Lukoil, piano giacimento petrolifero in Iraq

La russa Lukoil ha presentato una proposta preliminare di sviluppo per un nuovo giacimento petrolifero nel sud dell’Iraq che potrebbe vedere la produzione di greggio crescere fino a 250mila b/g.

Il campo di Eridu è stato scoperto nel 2017 nel blocco 10, che si trova tra i governatorati di Al-Muthana e Dhi-Qar nel sud dell’Iraq. Il blocco è stato assegnato a un consorzio di Lukoil e della giapponese Inpex nel 2012 nell’ambito del quarto round di licenze iracheno.

“Le aspettative preliminari a seguito di studi presentati dalla società indicano che le riserve petrolifere sono comprese tra 7 e 12 miliardi di bl, e che il picco di produzione proposto è di 250mila b/g”, ha affermato il ministero del Petrolio.

Lukoil amplia la produzione in Iraq

La società russa ha dichiarato a luglio di aver ottenuto il permesso dal ministero del Petrolio per avviare la produzione anticipata di petrolio di 30mila b/g nel giacimento. Lukoil è anche l’operatore del giacimento da 13 miliardi di West Qurna 2, dove punta a raddoppiare la capacità a 800mila b/g entro il 2027.

La società era in trattative con Baghdad per ridurre la sua quota operativa del 75% nel giacimento, ma sulla vendita è stata posta il veto dal ministero del Petrolio. Mentre continuerà con lo sviluppo, sta ancora negoziando condizioni migliori nell’ambito del suo contratto di servizio tecnico per l’ulteriore sviluppo di West Qurna 2, in particolare per le riserve di formazione Yamama più profonde e geologicamente complesse.

Dopo diversi anni di ritardi, il ministero del Petrolio ha affermato che utilizzerà la compagnia petrolifera nazionale irachena recentemente riorganizzata Inoc per portare avanti lo sviluppo del giacimento di gas di Akkas nella regione del deserto occidentale, nel tentativo di attirare investimenti stranieri.

Il campo è stato assegnato alla Kogas della Corea del Sud nel 2011, ma gran parte della provincia di Anbar è stata occupata dal gruppo terroristico Daesh dal 2014 al 2017, impedendo il proseguimento dei lavori.

Akkas è il più grande giacimento di gas non associato dell’Iraq. Il suo sviluppo, la produzione di un altopiano di 400 milioni di f3/g serviva a fornire gas per la generazione di energia e la produzione di cemento, contribuendo a creare opportunità di lavoro in uno dei maggiori problemi dell’Iraq.

di Redazione

L'articolo Lukoil, piano giacimento petrolifero in Iraq proviene da Il Faro sul Mondo.