Attentati a Bruxelles, colpiti aeroporto e metropolitana – Video

di Redazione

Due esplosioni si sono verificate questa mattina all’aeroporto di Zaventem a Bruxelles, causando la morte di almeno 17 persone e il ferimento di altre 25. Testimoni oculari hanno riferito che l’esplosioni sono avvenute nella sala partenze poco prima delle 8 del mattino ora locale.

Una sezione del tetto dell’aeroporto è crollata a causa delle esplosioni. Le prime immagini trasmesse dalle Tv locali mostrano il fumo che sale sopra l’aeroporto e passeggeri che scappano in preda al panico. Tutti i voli per e dall’aeroporto Zaventem di Bruxelles sono stati cancellati a seguito delle due esplosioni.

La causa delle esplosioni non è nota, ma arrivano in un momento in cui la capitale del Belgio è in allerta attacchi terroristici dopo l’arresto di Salah Abdeslam, il principale sospettato per gli attacchi di Parigi di novembre.

Esplosioni multiple sono avvenute anche nelle stazioni della metropolitana di Maalbeek e Shuman, causando la morte di una decina di persone.

L'articolo Attentati a Bruxelles, colpiti aeroporto e metropolitana – Video proviene da Il Faro sul Mondo.